WKISS 0.67 ヘルプ目次
WKISS 0.68

   (c) 1994-96 by F.K

ＫＩＳＳって何ですか？

このソフトウェアの取り扱い

クレジット・開発環境

コマンド

履歴


ＫＩＳＳって何ですか？

　着せ替えをパソコン上でやろうというきわめて単純なものです。服をマウスでクリックしてリアルタイムで動かす。ただ、それだけです。（でも、なぜかハマッてしまうらしい。）


このソフトウェアの取り扱い

　このソフトはフリーウェアとします。商利用等もご自由にどうぞ。その場合、ＫＩＳＳ以外の権利関係を侵すことのないよう、各自の責任において対応されるようお願いいたします。また、転載もどんどんしてください。特に報告がなくてもかまいませんが、できましたら、ご意見・ご感想・バグ報告などとともに、連絡をお寄せくださると幸いです。新しいデータなんかもご一緒して頂けるとさらに幸せです。


クレジット・開発環境

Program coded by F.K (JAH03253@niftyserve.or.jp)

MS-DOS Ver 6.20 + MS-Windows for Workgroup Ver3.11

Microsoft Visual C++ Ver 1.51 + TASM Ver 3.2

HELPCARD 95.6.6 日本語版


コマンド

File メニュー

Edit メニュー

Set メニュー

Color メニュー

Option メニュー

Help メニュー

ツールバー


File メニュー

Open

　ダイアログボックスが表示されますので、CNFファイルのあるディレクトリーに移動、目的のCNFファイルをダブルクリックするか、選択後 [ＯＫ] をクリックして下さい。

Save

　オブジェクトの座標の変更の有無にかかわらず、CNFファイルを上書きします。このメニューを選ぶと、確認のダイアログが開くので、上書きしてよければ [ＯＫ] をクリックしてください。なお、LZHファイルを読み込んでいる時には選択できません。

SaveAs

　ダイアログボックスが表示されますので、ファイル名を変更して、 [ＯＫ] をクリックして下さい。

Exit

　WKISSを終了します。


Edit メニュー

Copy

　現在表示している画像をクリップボードにコピーします。ビットマップ形式とDIBビットマップ形式をコピーします。


Set メニュー

　セットを切り替えます。切り替えたい番号をクリックしてください。キーボードの数字キー（０－９）を押しても切り替えることができます。現在のセットには、チェックマークが表示されます。


Color メニュー

　カラーを切り替えます。切り替えたい番号をクリックしてください。現在のカラーには、チェックマークが表示されます。


Option メニュー

ToolBar

　ツールバーの表示、非表示を切り替えます。

ZoomIn

　ズームの倍率を増やします。

ZoomOut

　ズームの倍率を減らします。

Zoom

　ズームの値を入力するダイアログボックスが開きます。１から１６までの値を入力して下さい。

Test

　セットを０から９まで連続的に表示を切り替えます。（DOS版の -t オプション）

Adjust Object

　すべてのセットのオブジェクトの座標を、最初に現れるセットの座標に合わせます。（DOS版の -u オプション）


Help メニュー

Information

　ロードされているデータの情報を表示します。

Contents

　WKISSのヘルプファイル（このファイル）を表示します。

About

　WKISSのバージョン情報を表示します。確認したら、[ＯＫ]を押してください。


ツールバー

内容を知りたいボタンをクリックしてください。


履歴

V2.36a w068 1996/9/1

　最後に移動したディレクトリを覚えておくように修正。

V2.36a w067 1996/6/9

　ＦＫＩＳＳ拡張機能の修正。

V2.36a w066 1996/6/4

　オブジェクトをつかんだままスクロールする機能を追加。

　UNLHA.DLLも使用できるように修正。

　試験的にＦＫＩＳＳ拡張機能を追加。

V2.36a w064 1995/7/10

　Adjust Objectのバグを修正。

　Informationのused memory(CEL)の値が間違っていたバグを修正。

　オフセットのあるセルを含むオブジェクトの移動を最適化。

　オブジェクトを右クリックでセルのコメントを表示する機能を追加。

V2.36a w063 1995/5/16

　ファイルサイズが異常なセルを読み込むとエラーが出るバグを修正。

　扱えるデータサイズを１２８０×１０２４に拡大。

　DOS版の -u オプションと同等の機能を追加。

　LZHファイルの展開ディレクトリを指定できるように修正。

V2.36a w062 1995/3/29

　縦１ドットのセルデータを読み込むとハングアップするバグを修正。

V2.36a w061 1995/2/6

　LZHファイルを読み込んだ時はSave,SaveAsメニューを選択出来ないように修正。

　Saveの時に確認のダイアログボックスを出すように修正。

V2.36a w060 1995/1/5

　LHA.DLLがない場合でも起動できるように修正した。

　LHAで圧縮されたデータ中に複数のCNFファイルがある場合、選択できるようにした。

　カーソルキーで画面をスクロールできるようにした。

V2.36a w059X 1994/11/28

　LHA.DLLを使用してLHAで圧縮されたデータを直接読めるようにした。

V2.36a w059 1994/11/24

　ズームイン、ズームアウトする時に画面の中心を固定するように修正。

　以前読んだファイルを再度読めない事があるバグを修正。

　最大化ボタンを追加。

　プログラムを一部３２ビット化して高速化した。

V2.36a w058a 1994/10/25

　ズーム機能を追加。

　スペースキーを押すとアイコン化する（パニックキー）を追加。

V2.36a w058 1994/10/20

　WKISSを終了する時にアプリケーションエラー等が出るバグ（致命的）を修正。

V2.36a w057 1994/10/18

　横１ドットのセルデータを読み込むとアプリケーションエラーになるバグを修正。

　ツールバーの表示状態を記録するように追加。

　ロードされたデータの情報を表示できるように追加。

　最大セル数を１８２０個、最大オブジェクト数を１１７０個に増加。

V2.36a w056 1994/09/29

　Saveの時に確認のダイアログボックスを出さないように修正。

　ツールバーを追加。

　以前にロードしたデータを４つまで記憶して、ファイルメニューからすぐにロードできるように修正。

V2.36a w055 1994/08/31

　オブジェクト番号が大きな値を使用してもメモリをあまり消費しないように修正。

V2.36a w054 1994/08/28

　V2.36以前のデータを読み込んだ時にカラー選択が出来なくなるバグを修正。

　ウィンドウサイズがデータサイズより小さい時にスクロールバーで表示範囲を移動できるように追加。

　データが存在しない時はSave,SaveAsメニューを選択出来ないように修正。

　Saveの時に確認のダイアログボックスを出すように修正。

V2.36a w053 1994/08/24

　読み込んだCNFファイルを再度読み込めるように修正。

　存在しないセットは選択できないように修正。

　存在しないパレットや選ばれてはいけないパレットは選択できないように修正。

　存在しないセットを含むCNFファイルをセーブした時にゴミが出るバグを修正。

　CNFファイルをセーブした時に最後のセットに切り替わり、かつ、画面はそのままだったバグを修正。

V2.36a w052 1994/07/21

　複数のCNFファイルをドロップされたとき、すべてのセットを連続表示するように追加。

V2.36a w051 1994/07/10

　コマンドラインで、読み込むCNFファイルを指定できるように追加。

　Option - Test メニューの追加。

V2.36a w050  1994/05/25

　ロードできないセルがあるCNFファイルを読み込んだ後に、ほかのCNFファイルを読み込むとエラーが出るバグをFIX

　BCC3.1からVC++1.0に開発環境を移行。

　セットをキーボードでも切り替えできるように追加。

　データサイズ以上にウィンドウを広げられないように変更。

　不要なバックグラウンド消去の処理をしないように変更。

　ヘルプファイルを作成。

　クリップボードにビットマップ形式もコピーするように追加。


Open

　ダイアログボックスが表示されますので、CNFファイルのあるディレクトリーに移動、目的のCNFファイルをダブルクリックするか、選択後 [ＯＫ] をクリックして下さい。


Save

　オブジェクトの座標の変更の有無にかかわらず、CNFファイルを上書きします。このメニューを選ぶと、確認のダイアログが開くので、上書きしてよければ [ＯＫ] をクリックしてください。なお、LZHファイルを読み込んでいる時には選択できません。


Copy

　現在表示している画像をクリップボードにコピーします。ビットマップ形式とDIBビットマップ形式をコピーします。


Set 切り替え

　セットを切り替えます。切り替えたい番号をクリックしてください。キーボードの数字キー（０－９）を押しても切り替えることができます。現在のセットには、チェックマークが表示されます。


About

　WKISSのバージョン情報を表示します。確認したら、[ＯＫ]を押してください。